U3422212019181716152314987654321311101PALCE22V10H-7PC

I12I11I/O1I10I/O2I9I/O3I8I/O4I7I/O5I6I/O6I5I/O7I4I/O8I3I/O9I2I/O10

CK/I1

10 of 17BTMS-TRAC-071197-P10

RD/EED/EES

Theresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

TRACER

TSI BUSY-DONE-ERROR Interface

TSI FIFO

6583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEGND GND

D5D3D4

270R7270R6270R4U9DS90C031

I2I3I4O4/O3/O2/O1/O4O3O2O1EN/ENI113141110563212415971GND rd_tsi tsi_taxidata(0) tsi_taxidata(1) tsi_taxidata(2) tsi_taxidata(3) tsi_taxidata(4) tsi_taxidata(5) tsi_taxidata(6) tsi_taxidata(7) tsi_taxidata(8)

U18cy74fct162244t

4OE3OE2OE1OE23222019171614131211986532425481262729303233353637384041434446474Y14Y24Y34Y43Y43Y33Y23Y12Y42Y32Y22Y11Y41Y31Y21Y12A12A22A33A33A23A14A14A24A34A43A42A41A41A31A21A1D(23)

D(24)

D(25)

D(26)

D(27)

D(28)

D(29)

D(30)

D(31)

D(16)

D(17)

D(18)

D(19)

D(20)

D(21)

D(22)

GNDU10PALCE22V10H-7PC

1011132345678914231516171819202122I12I11I/O1I10I/O2I9I/O3I8I/O4I7I/O5I6I/O6I5I/O7I4I/O8I3I/O9I2I/O10

U17CY7C470-15JC

CY7C470

76543130292832182682510111314192021221523249PAFE

E/FHFQ8Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1Q0RTMRMARK

RwD8D7D6D5D4D3D2D1D0J1AMP 1-520459-3

12345678910A6A5A4A3A2A1A8A7Shield1

Shield2 ev_hf ev_ef ev_pafe sel_vrb_busy

FSTATUS_SEL(2:0)

FSTATUS_SEL(0)

FSTATUS_SEL(1)

FSTATUS_SEL(2) tsi_send.abl

Connection back to TSI tsi_fifo.abl

TSI_IDONE

TSI_IERROR

TSI_IWAIT done

ERROR romem_busy reset tsi_taxi_error mask_error tsi_done tsi_error tsi_busy wr_tsi res_tsi_fifo cstrb tsi_dstrb tsi_rt tsi_mark tsi_pafe tsi_ef tsi_hf

TSI_TEST tsi_taxidata(8:0)

D(31:0) res_tsi_diag rd_tsi_fifo

TSI_SAVE_MODE res_tsi_test

ERRORE:\JOBS_TRACER\TRACER_PROD_V2_1\vbdc\tracer.sbk(9;38) Mon Apr 12 09:07:22 1999