GND VCC AMP269049-1 D6

GND1

GND2

GND3

GND4

GND5

GND6

VEE1

VEE2

DATA

200 Mb/s

1300nm

MO Transmitter

VCC1

VCC2 VBB

2589111213146734108 of 17TRACER

Onboard Clocking and

Event data Transmitter TAXIchip

RD/EED/EES

Theresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

TMS-TRAC-071197-P8

B6583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEGND

10UF

C280.1UF

C276HP HFBR-2412

U26DATA

C2410UH

L510UH

L60.01UF

C290.01UF

C3218192014321227568111092121314151617282726252423AM7968-175JC

U22DI0DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8/CI3

DI9/CI2

CI1CI0STRB DMS TLSTSERIN

RESET

VCC1

VCC2

VCC3

GND1

GND2

SEROUT+

SEROUT- ACK X1X2CLK

C140.1UF

C380.01UF

C39925181682111015142019242327263029547631731CY7B991-7JC

U42TEST

FBREFFS4F04F13F03F12F02F11F01F14Q04Q13Q03Q12Q02Q11Q01Q1SKEW

SELECT VCO FILTER

PHASE

DETECT

VCCQ1

VCCQ2

VCCN1

VCCN2

VCCN3

VCCN4

PROGRAMMABLE

SKEW CLOCK

BUFFER (TTL)

158R30158R29267R34267R2810UF

C150.1UF

C100

0.1UF

C103

0.01UF

C102

C101 taxi_d(8) taxi_d(0) taxi_d(1) taxi_d(2) taxi_d(3) taxi_d(4) taxi_d(5) taxi_d(6) taxi_d(7)

321U24GND

C210.1UF

C23GND

1.0K

R37VCC res_spare1206

R31VCC

R38VCC

R33VCC

1.0UF

C4810UF

C3010UF

C31GND

MCGND

R64VCC

C1966.5R3966.5R6566.5R3266.5R35GND

R27VCC

66.5R26560PF

C40560PF

C20560PF

C22GND

C410.1UF

C450.01UF

C46560PF

C47(MC times 2)

DMS connected to

GND -> 8 bits

VCC -> 9 bits

Float -> 10 bits

ODL-RX Power

Supply

res_event_taxi taxi_d(8:0) taxi_dstrb

Master_Clock event_vcc_2 event_vcc_3 txclock2x event_data romem_busy rxclock txclock local_clockE:\JOBS_TRACER\TRACER_PROD_V2\vbdc\tracer.sbk(7;41) Fri May 29 13:54:37 1998