-123˚ -122˚ -121˚

36.5˚

37˚

37.5˚

38˚

7

7

7

7

7

14

14

21

CISN 3.0 s Pseudo-Acceleration Spectra (%g) for Loma Prieta Earthquake

Tue Oct 17, 1989 05:04:00 PM PDT M 6.9 N37.04 W121.88 Depth: 18.0km ID:Loma_Prieta

PROCESSED: Thu Nov 6, 2003 06:58:06 AM PST, NOTE: These are automated maps based on instrumental response spectra, and may not be appropriate for comparison with design spectral values.

0 102030 km