VCCTMS-TRAC-071197-P15

Fermi National Accelerator Lab CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Theresa M. Shaw

RD/EED/EES

TRACER

Spares

B15 of 176583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONSAPPROVEDDATEDESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZE22212019181716152314987654321311101SPARE

U70CK/I1

I/O10

I2I/O9I3I/O8I4I/O7I5I/O6I6I/O5I7I/O4I8I/O3I9I/O2I10I/O1I11I1222212019181716152314987654321311101SPARE

U69CK/I1

U68CK/I1

U67CK/I1

U74CK/I1

U73CK/I1

U72CK/I1

U71CK/I1

I2I/O9I3I/O8I4I/O7I5I/O6I6I/O5I7I/O4I8I/O3I9I/O2I10I/O1I11I12E:\JOBS_TRACER\TRACER_PROD_V2_1\vbdc\tracer.sbk(14;6) Mon Apr 12 09:07:22 1999