TARGET R&D

FY 99

Task 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q

Beam Test at AGS 80 3 mm Jet Test 25 25 Jet Test in 20 T 60 2cm Jet Test 20 70 AGS Extraction Upgrade

Materials 180 330 Design 30 70 Assembly 40 55 Pulsed Solenoid

Design 25 25 25 RF Systems

RF Cavity Design 30 70 MHz LBL ! BNL 50 Simulation Studies 40 40 40 40

Total 355 570 175 200

Total for FY 99: $ 1300 K