BPA7x22HM

AMP 388836-1 part1...

P3A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1BPB7x22HM

AMP 188836-1 part2..

X2C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12D13D14D15D16D17D18D19D20D21D22E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20E21E22BPB7x25KM

AMP keyed mod part2..

X3C22C21C20C19C18C17C16C15C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D15D16D17D18D19D20D21D22E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E15E16E17E18E19E20E21E22E23E24E25D23D24D25C23C24C25BPA7x25KM

AMP keyed mod part1...

P5-- KEY --

A22A21A20A19A18A17A16A15A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1B22B21B20B19B18B17B16B15B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1B23B24B25A23A24A25DREVSH.DWG. NO.

REVISIONS REV DESCRIPTION

DATE

APPROVED

ABCDCBA13456787654321REVSIZESHEETDWG. NO.

FSCM NO.

SCALE

CONTRACT NO.

APPROVALS

DRAWN

CHECKED

ISSUEDFermi National Accelerator Lab

Theresa M. Shaw

Jack M. Perveiler

TSCR-061897-P2

VMEbus Connectors

Trigger Sum Cable Receiver (V2.0)

E:\Coop_Ppd_jobs\tscr_v2\vbdc\schematic.sbk(1;12) Wed Mar 17 09:34:20 1999