ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:206694 Event: 1514101 # of Events:15072 Time: Sat Nov 5 21:10:16 2005 Ref.Run:205314

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 100302

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 100302 Mean 1.494 RMS 3.996

CHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 100300 Mean 56.25 RMS 4.094

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 136543

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

0 2000

4000

6000

8000

Entries 163918 Mean 1.418 RMS 2.964

PHA: Corr. Time Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 163917 Mean 58.22 RMS 4.348

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 34059

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

Entries 34059 Mean 1.349 RMS 4.171

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10

210

310

Entries 34059 Mean 55.61 RMS 4.916

WHA: Hit Width Check Ok GOOD