YMon #114 CCR CCR Pad Plots; Threshold = 40ADC Counts

Run:235983 Event: 245802 # of Events:2311 Time: Wed Mar 7 18:08:55 2007

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Pad Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

2311 Events

CCR West Pad Occupancy per event

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Pad Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

2311 Events

CCR East Pad Occupancy per event

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Pad Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2311 Events

CCR West Average Raw ADC Count per hit

Phi Wedge

0 5 10 15 20

Pad Number

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2311 Events

CCR East Average Raw ADC Count per hit