A(15:0)

B(15:0)

C(15:0)

D(15:0)

TSUMY(14:0)

TSUMY(13)

TSUMY(14)

TSUMY(12)

TSUMY(11)

TSUMY(10)

TSUMY(9)

TSUMY(8)

TSUMY(7)

TSUMY(6)

TSUMY(5)

TSUMY(4)

TSUMY(3)

TSUMY(2)

TSUMY(1)

TSUMY(0)

ENABLE

OUTPED(17:0) clkPED(7:0) weight

DATAIN(15:0)

ADMEM Digital Pipeline - TRIGSUM

Xilinx Design XC4000

RD/EED/EES

Fermi National Accelerator Laboratory

Theresa Shaw

TMS-PIPELINE-091396-P7 REV SIZE

SCALE

FSCM NO.

DWG. NO.

SHEET

CONTRACT NO.

APPROVALS

DATE

DRAWN

CHECKED

ISSUED

1234321ACDCBAREVISIONS

APPROVED

DESCRIPTION

SH.REV

DWG. NO.

Ccdf_clock

OIBUFINVIOBUFE

IOEOBUFE

IOEIBUFIOTS(15)

TS(14)

TS(13)

TS(12)

TS(11)

TS(10)

TS(9)

TS(8)

TS(7)

TS(6)

TS(5)

TS(4)

TS(3)

TS(2)

TS(1)

Add18

Sum(18:0)

B(17:0)

A(17:0)

C_IN

PED(7:0)

SUMOUT

FD16CE

CECLR

D[15:0]

Q[15:0]

clkOUTPED(17:0)

TSUMX(14:0)

TSUM(14:0)

S(18:3) out15

Enable

I(14:0)

O(14:0)

AW(17:2)

BW(17:2)

SRAW(15:1)

SRBW(15:1)

0TS(15:0)

CW(17:0)

DW(17:0)

01S(18:0)

1010AW(17:0)

BW(17:0)

SRAW(15:0)

SRBW(15:0)

D:\PPD_Jobs\Prog_adm_pipe\pipe_lite3\design_definition\graphics\TRIGSUM3.sbk(01;48) Wed Feb 03 13:28:30 1999