                                    FPC.D0-H

470n

         470n

470n

470n

470n

                       470n

470n

470n

470n

470n

...

         22n

               22n

1p

2.2p

...

                  ...

1p

                                                       2.2p

CA
                                                                         CB

 CC

CD

                                                           D1

D2

D3

D4

     D5

12

         12

12

12

12

      12

12

12

...

  JMP

47.

47.

47.

47.

           560

150

                                                      680

              47.

47.

1k0

180k

33k

22k
 100

1k0

180k

          33k

     22k

100

        47.

                                               47.
47.

              47.

            560

                                                     150

                                                    680

            47.

47.

                                             150

                             82

100

     100

150

82

100

                          100

        RA

RB

                                                                            RC

           RD

                             RTH

SS1
SS2

     SS3

                     U1

                   U2

U3

D0-H-CMP, SCALE: 500%

FPC.D0-H

C1

C2

C3

C4

C5

                 C6

C7

C8

C9

C10

C11

         C12

              C13

C15

C17

C20

                  C25

C35

                                         C37

CA
                                                                         CB

 CC

CD

                                                            D1

D2

D3

D4

D5

H1

                             H2

    J

R1

        R2

R3

R4

R5

      R6

R7

R8

R9

  R10

R11

R12

R13

R14

           R15

R16

                                                      R17

              R18

R19

R20

R21

 R22

R23
 R24

R25

R26

          R27

     R28

R29

        R31

                                               R32
R33

              R34

            R35

                                                     R36

                                                    R37

            R38

R39

                                             R40

                                            R41

R42

     R43

R44

R45

R46

                          R47

        RA

RB

                                                                            RC

           RD

                             RTH

SS1
SS2

     SS3

                     U1

                   U2

U3

D0-H-CMP, SCALE: 100%