B0 Decay Time Difference (ps)

-10 -5 0 5 10

Events / 0.24 ps

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

dataset:dtMC Nent = 5398 Mean = -0.01109 RMS = 1.777

Unmixed Tag dataset:dtMC

B0 Decay Time Difference (ps)

-10 -5 0 5 10

Events / 0.24 ps

0 20 40 60 80 100 120

dataset:dtMC Nent = 2188 Mean = 0.001893 RMS = 2.939

Mixed Tag dataset:dtMC

B0 Decay Time Difference (ps)

-10 -5 0 5 10

Asymmetry

-1

-0.5

0

0.5

1 dataset:dtMC Nent = 82 Mean = 0.008977 RMS = 7.071

(Unmixed Tag) - (Mixed Tag) Asymmetry dataset:dtMC