CAL+TKS END VIEW  1-NOV-1995 15:11 Run   82151 Event    2117     29-JUL-1994 20:31

                                             ....

                                            ....

                                          ...

                                       ..
                                 ...

                              ....

                                 ....................... .
                                  . .
                                     .

                                          ...........

                                             ....

                                            .....

                                            ........

                                          ...

                                          .

                                       ...
                                 ...

                              ....
                              ....

                                ......................
                                ..................
                                  .. . ..

                                           ..............

                                              ...

                                             ....

                                             ...

                                          ..

                                       ............
                                ...

                              ...
                             ....

                                ..............................
                                 .............
                                     . .

                                           ...

                                               ....

                                              ....

                                           ....

                                          .

                                        ...
                                ..

                             ...
                            ....

                               ........ ..........
                                ................
                                 ............ .
                                     . ..

                                           ..

MUON ELEC TAUS VEES OTHER

EM ICD+MG

HAD

MISS ET

 Max ET =   43.4 GeV
 MISS ET(3)=    1.3 GeV
 ETA(MIN:-17-MAX: 17)