Magnitude Key

Symbol

Size

Distance (km)

Depth (km)

Seismicity Along-Fault Cross-section

1982-1995

1966 Mainshock

& Foreshock

1993 M4.8 1992 M4.7

1994 M5.0 1993 M4.4

1934 & 1966

Primary Moment Release