NATIONAL GEOPHYSICAL DATA CENTER/NOAA BOULDER, CO.

109 Magnitudes Plotted; 0 Intensities Plotted

GLOBAL SEISMICITY (1950 - 1996 M>=8.0) 180

180

90.0W

90.0W

0.0W

0.0W

90.0E

90.0E Symbol size proportional to magnitude 8.1 8.6

Intensities

Magnitude Range: 8.0 to 8.9; Intensity Range: none plotted Years included: 1950 to 1996 Area Range: 80.000 S to 80.000 N; 180.000 W to 180.000 E

Depth Symbols: Shallow 0 < D <= 33 km Intermediate 33 < D <= 70 km Deep 70 < D <= 800 km

3232 km 1972 mi