Cross-language track results — Johns Hopkins University

Summary Statistics Run Number aplxl3 Run Description english, automatic, T+D+N Number of Topics 28 Total number of documents over all topics Retrieved: 28000 Relevant: 2421 Rel-ret: 1890

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.6831 0.10 0.4701 0.20 0.4110 0.30 0.3461 0.40 0.2876 0.50 0.2517 0.60 0.1992 0.70 0.1640 0.80 0.1212 0.90 0.0779 1.00 0.0123 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.2542

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4357 At 10 docs 0.4179 At 15 docs 0.4286 At 20 docs 0.4143 At 30 docs 0.3845 At 100 docs 0.2711 At 200 docs 0.1979 At 500 docs 0.1129 At 1000 docs 0.0675 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.2922

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

55 60 65 70 75 80

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic