datset FDAC tuning verification - FLEX 1 masked with Bad pixel map, Default cuts - FLEX. Module "512776"

Column

Row

0 20 40 60 80 100 120 Average ToT - not-masked pixels

Constant 2.504e+004 Mean 30.65 Sigma 0.8852

Average ToT

0 20 40 60 80 100 120 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

Average ToT - not-masked pixels histo

Constant 1.721e+004 Mean -1816 Sigma 451.5

Average ToT

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 1 2 3 4 5 6 Average ToT - masked pixels histo