NWS/FAA

CUR FFD

GRS LAK

SJS

TOO

VRN

SNL

SNV

TPC

SNH

WBB

SNZ

SNW

DVE SNC

GNI

BGR SNX

BR4

SBE

GAC

SNM

SOL

NON

PGR

ARA

BUE

MUS

CUPC

CUPE

CUPD

SLC

OGD

PVU

HIF HAT

MTB

SNI SB1

CLN

IPEX1

IPEX2

BLPU

BLTU LTBU

MCRU

DBPU

HRG

FMN Lookout Peak PSU

HAR

BRI MLD THC

SBD TIM DPK MFK DRF

RBS Snotel CUP Snownet RAWS Tooele Avalanche

P≥0.1 1800 - 0000 UTC

BLUF

Misc

BR2

LMS

NWS/FAA

CUR FFD

GRS LAK

SJS

TOO

VRN

SNL

SNV

TPC

SNH

WBB

SNZ

SNW

DVE SNC

GNI

BGR SNX

SBE

GAC

SNM

SOL

NON

PGR

ARA

BUE

MUS

CUPC

CUPE

CUPD

SLC

OGD

PVU

HIF HAT

MTB

SNI SB1

CLN

IPEX1

IPEX2

BLPU

BLTU LTBU

MCRU

DBPU

HRG

FMN Lookout Peak PSU

HAR

BRI MLD THC

SBD TIM DPK MFK DRF

RBS Snotel CUP Snownet RAWS Tooele Avalanche

P≥0.1 0000 - 0600 UTC

BLUF

Misc

BR4 BR2

LMS

NWS/FAA

CUR FFD

GRS LAK

SJS

TOO

VRN

SNL

SNV

TPC

SNH

WBB

SNZ

SNW

DVE SNC

GNI

BGR SNX

SBE

GAC

SNM

SOL

NON

PGR

ARA

BUE

MUS

CUPC

CUPE

CUPD

SLC

OGD

PVU

HIF HAT

MTB

SNI SB1

CLN

IPEX1

IPEX2

BLPU

BLTU LTBU

MCRU

DBPU

HRG

FMN Lookout Peak PSU

HAR

BRI MLD THC

SBD TIM DPK MFK DRF

RBS Snotel CUP Snownet RAWS Tooele Avalanche

P≥0.1 0600 - 1200 UTC

BLUF

Misc

BR4 BR2

LMS

NWS/FAA

CUR FFD

GRS LAK

SJS

TOO

VRN

SNL

SNV

TPC

SNH

WBB

SNZ

SNW

DVE SNC

GNI

BGR SNX

SBE

GAC

SNM

SOL

NON

PGR

ARA

BUE

MUS

CUPC

CUPE

CUPD

SLC

OGD

PVU

HIF HAT

MTB

SNI SB1

CLN

IPEX1

IPEX2

BLPU

BLTU LTBU

MCRU

DBPU

HRG

FMN Lookout Peak PSU

HAR

BRI MLD THC

SBD TIM DPK MFK DRF

RBS Snotel CUP Snownet RAWS Tooele Avalanche

P≥0.1 1200 - 0000 UTC

BLUF

Misc

BR4 BR2

LMS

Storm Total Snowfall Period: