6/12/2008 13:51 Page 1 NODE=M099

K_1(1650)^{I (JP ) = 1}2^{(1+)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE This entry contains various peaks in strange meson systems (K + ϕ, NODE=M099 K π π) reported in partial-wave analysis in the 1600–1900 mass region.

K_1(1650) MASS

K_1(1650) MASS_{NODE=M099205}

NODE=M099M

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1650±50

1650±50 FRAME 86 OMEG + 13 K+ p → ϕK + p • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 1840 ARMSTRONG 83 OMEG − 18.5 K − p → 3K p ∼ 1800 DAUM 81C CNTR − 63 K − p → K− 2π p

K_1(1650) WIDTH

K_1(1650) WIDTH_{NODE=M099210}

NODE=M099W

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

150±50

150±50 FRAME 86 OMEG + 13 K+ p → ϕK + p • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 250 DAUM 81C CNTR − 63 K − p → K− 2π p

K_1(1650) DECAY MODES

K_1(1650) DECAY MODES_{NODE=M099215;NODE=M099}

Mode DESIG=1

Γ_1 K π π

DESIG=2

Γ_2 K ϕ

K_1(1650) REFERENCES

K_1(1650) REFERENCES_{NODE=M099}

REFID=20569

FRAME 86 NP B276 667 D. Frame et al. (GLAS)

REFID=22801

ARMSTRONG 83 NP B221 1 T.A. Armstrong et al. (BARI, BIRM, CERN+)

REFID=22548

DAUM 81C NP B187 1 C. Daum et al. (AMST, CERN, CRAC, MPIM+)