XCMP606

1UFC4XCMP607

1UFC6XCMP608

1UFC8AGND

AGND

XCMP592

1UFC2DREVSH.DWG. NO.

REVISIONS REV DESCRIPTION

DATE

APPROVED

ABCDCBA13456787654321REVSIZESHEETDWG. NO.

FSCM NO.

SCALE

CONTRACT NO.

APPROVALS

DRAWN

CHECKED

ISSUED

XCMP675

1.2uH

L121XCMP676

L221XCMP677

L321XCMP678

L421XCMP679

L5BLM21A102S

12XCMP680

L6BLM21A102S

12XCMP681

L7BLM21A102S

12XCMP682

L8BLM21A102S

12XCMP683

12B13 VOLTS

XCMP688

INA103KU

16126141315710119812543U1NC4NC3NC2NC1SENSE

OUTPUT

G+RG

-RG+GSENSE

-GSENSE

-IN+IN+V-VFEGND

XCMP689

89126141315167125431011U2NC4NC3NC2NC1SENSE

XCMP691

R25KXCMP692

50R4XCMP693

50R5XCMP694

50R7XCMP695

R650XCMP696

27.4R9XCMP697

27.4R10XCMP698

27.4R13XCMP699

27.4R12XCMP700

100R11XCMP702

100R3XCMP703

5KR1XCMP705

DPDTSWDPDT

S165432187MNT-PIN1

MNT-PIN2

NC-2

WIP-2

NO-2

NO-1

WIP-1

NC-1

XCMP706

312SPDTSWSPDT

S25MNT14MNT2N.CWIPN.OXCMP701

100R8XCMP707

22UF

C1NEG

POSXCMP708

C3NEG

POSXCMP710

C7NEG

POSXCMP709

C5NEG

POSXCMP711 lemo_conn

J1XCMP712

D1XCMP713

D2XCMP714

6.8K R15

XCMP715

R14

XCMP642

P4A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1FET HEATER -

FET HEATER +

9/16/97

BRUCE MERKEL

CDMS

FETTEMP BOARD

VAR+

VAR-VAR-

VAR-P4-B30

+15v+15v

-15v-15vP4-B29

10Hz-

10Hz+

AGNDC:\jobs\FETTEMP\vbdc\schematic.sbk(01;148) Tue Sep 16 15:40:56 1997