ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:239210 Event: 1586397 # of Events:10963 Time: Sat Apr 14 02:27:41 2007 Ref.Run:235073

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 68330

CHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

Entries 68390 Mean 0.716 RMS 4.229

CHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 68390 Mean 55.99 RMS 4.029

CHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 84320

PHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 100163 Mean 0.6075 RMS 3.266

PHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 100161 Mean 58.02 RMS 4.569

PHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 21630

WHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

200 400 600 800 1000

Entries 21655 Mean 0.5107 RMS 4.414

WHA: Corr. Time

Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310

Entries 21653 Mean 55.48 RMS 4.908

WHA: Hit Width Check Ok

GOOD