Bit L1Trigger Type Old PS New PS New Rate Subtotal Other Change

   4 L1_DIELECTRON_ET1.5_PT1.5 ele 1 1 34.9
  12 L1_DIRAC_TRACK_PT8 ele 1 50 10.8
  17 L1_DIRAC_TRACK_PT1.5/10 ele 10 250 17.5
  19 L1_DIRAC_TRACK_PT3 ele 1 250 5.1
  33 L1_ELECTRON_ET1.5_PT1.5 ele 1 0 0.0
  35 L1_ELECTRON_ET3_PT3 ele 1 1 21.2
  37 L1_ELECTRON_ET5_PT2.5 ele 1 1 2.8 92.3
   0 L1_JET_ET10*MINIMUM_BIAS jet 1 1 27.3
   5 L1_JET_ET4*MINIMUM_BIAS/100 jet 100 100 8.5
   7 L1_JET_ET8*MINIMUM_BIAS/10 jet 10 10 6.0
   8 L1_DIJET_ET6 jet 1 1 21.9
  14 L1_PLUG_JET_ET8 jet 1 1 46.9 110.5 add minbias
   9 L1_MINIMUN_BIAS/100 mb 100 10000 4.3
  21 L1_ZERO_BIAS/1,000,000 mb 1000000 1000000 2.3 6.6
  11 L1_MIS_ET12*MINIMUM_BIAS met 1 5 4.6
  15 L1_SUM_ET10*MINIMUM_BIAS/10 met 10 250 14.7 19.3
   1 CMU_HIGH_PT_STUB_6*MINIMUM_BIAS/10 muon 10 250 2.2
   3 CMU_LOW_PT_STUB_1.5*MINIMUM_BIAS/10 muon 10 250 3.4
  23 CMX_HIGH_PT_STUB_6*MINIMUM_BIAS/1,000 muon 1000 10000 1.0
  39 2_CMU_LOW_STUBS_LOW_TRACKS muon 1 1 0.4
  41 CMU_HIGH_STUB_HIGH_TRACK muon 1 1 4.0
  43 CMU_HIGH_TRACK muon 1 250 5.5
  45 CMU_LOW_PT_TRACK_1.5/10 muon 10 250 16.5
  47 CMU_LOW_STUB_LOW_TRACK muon 1 1 20.0
  49 CMX_HIGH_STUB_HIGH_TRACK muon 1 1 9.4
  51 CMX_LOW_STUB_LOW_TRACK muon 1 100 0.8
  53 CMX_LOW_PT_STUB_1.5*MINIMUM_BIAS/1,000 muon 1000 10000 1.2 64.4
   2 L1_PHOTON_ET6*MINIMUM_BIAS pho 1 1 49.1
  10 L1_DIPHOTON_ET1.5 pho 1 250 8.0
  13 L1_PHOTON_ET1.5*MINIMUM_BIAS/100 pho 100 0 0.0 57.1

                                                                               350.2 350.2