•

•

•

•

• Δm^{2 2}2θ • ν_μ → ν_e ^22θ • Δm^2 ^22θ ν_μ → ν_e θ • Δm^2 • δ

22θ

ν^μ DISAPPEARANCE

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reconstructed ν Energy (GeV)

BNL-HS 2540 km sin_22θ^{23} = 1.0

Δm_2 ^{32} = 2.5e-3 eV_2

1 MW, 0.5 MT, 5e7 sec

No oscillations: 13290 evts

With oscillations: 6538 evts

Background: 1211 evts

• 2(Δm_2 E) ν ν^μ •

•

• Δm_2

• π

• ν •

•

Δm_2 •

•

•

ν^e • ν^μ → ν^e

• 22θ • 22θ θ δ

ν^e

• _22θ Δm ν^e • ν^e Δm_2 ν^e

Δm_2

δ • δ

22θ • ν^1 ν^2 ν^3 ν^1 ν^3 ν^2

•

×

× ε π

•

•

•

•

•

• •

•