A0A1EAO3O2O1O0HEF4555BTD

IC43

1413159101112AINBINCINDINEINFINMODE

GNDFOUT

EOUT

DOUT

COUT

BOUT

AOUT

VCCVDDMC14504BD

IC41

3579111413815121064216AINBINCINDINEINFINMODE

IC42

3579111413815121064216A0A1EAO3O2O1O0HEF4555BTD

IC44

1413159101112A0A1EAO3O2O1O0HEF4555BTD

IC48

IC47

357911141381512106421649.9

R104

0.1uF

C168

1249.9

R105

C169

R106

120.1uF

C170

A0A1EAGNDO3O2O1O0VDDHEF4555BTD

231876541649.9

R860.1uF

C160

49.9

R850.1uF

C159

R870.1uF

C161

R890.1uF

C163

R900.1uF

C164

R880.1uF

C162

2318765416A0A1EAGNDO3O2O1O0VDDHEF4555BTD

2318765416CSR1_02

5GAIN5X

5GAIN2X

5GAIN1X

CSR0_12

+15AOUT

CSR0_11

CSR0_13

CSR0_14

4GAIN5X

4GAIN2X

4GAIN1X

VCC42

VDD41

CSR0_02

VDD43

VDD44

CSR1_01

CSR0_05

CSR0_08

CSR0_07

VDD42

CSR0_01

CSR0_03

CSR0_04

3GAIN5X

2GAIN5X

2GAIN2X

2GAIN1X

4GAIN10X/1X

1GAIN5X

1GAIN2X

1GAIN1X

VCC41

CSR1_00

5GAIN10X/1X

0GAIN5X

3GAIN2X

CSR0_06

0GAIN2X

3GAIN10X/1X

2GAIN10X/1X

0GAIN1X

CSR0_09

0GAIN10X/1X

3GAIN1X

CSR0_00

1GAIN10X/1X

+5DOUT

GNDGNDGNDCSR0_10

AGND

8/27/97

C: 159 - 164, 168 - 170

R: 85 - 90, 104 - 106

IC: 41 - 44, 47 - 48

L:2563-ED-xxxxxx

MODIFIED

FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY

DRAWING NUMBER

SOFTWARE

SCALE

REV.

ORIGINATOR

DATE

DRAWN

CHECKED

DWG. NO.

ZONE

SHREV.

REVISIONS

DESCRIPTION

APPROVED87654321DCBA1 of 4 Decoders

1 of 4 Decoders

Channel 5

Channel 4

Channel 3

Channel 2

Gain Select

Channel 1

Channel 0

5V to 15V Level Shifter

AMPLIFIER GAIN SELECT

6 CHANNEL DRIVER MODULE

PPD/ETT/ES (Stanford 3U)

06MAY97

B.D.MERKEL

1. ALL RESISTORS ARE 1% UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED

2. ALL LOGIC STATEMENTS ARE HIGH TRUE

NOTES:

PCAD V.8

M. HALDEMAN

09SEP96

2