D GCAS Report on Online Control/Monitoring

D Device Support

Milestones

• Hardware database

Simple records

Generation of EPICS database from Oracle database

Milestone - June 1999

On schedule

• HV system

EPICS record and device support

Control GUI for multiple supplies

Milestone - May 15, 1999

Ahead of schedule

D Device Support Milestones

• Clock System Phase controlled clock Sequencer Selector fanout Milestone - January 1999 Phase 0 complete (late) • Alarm system Modification to EPICS IOC software for alarm broadcast Central alarm distributor Milestone - September 1999 Design phase (on schedule)

D Device Support

Milestones

• Cryogenic controls interface

Not started

Milestone - ?

• Accelerator controls interface

Discussions with BD

Milestone - ?

D Completed Device Support

• IEEE 1553 bus • VME bus • Rack monitor • Rack monitor interface • Low voltage power supplies • SVX sequencer

D Detector

Commissioning

• SMT Detector

Test stand support only

Milestone - ?

Continuing

• ICD detector

Milestone - April 1, 1999

Phase 0 complete

• Calorimeter detector

Waiting for new pulser

Milestone - June 1999

On schedule

D Detector Commissioning

• Muon Detector

Milestone - ? Start May 1999 • SciFi Detector

Test stand support only Milestone - ? Not started • Trigger System

D0 clock tests Milestone - ? Not started

D Old Secondary

Data Flow

Detector

Detector

UNIX Host

Ethernet

UNIX Host

Controls/Readout Crate

Ethernet

EPICS EPICS

1553 Bus VME Bus

DART DART

Detector DAQ Detector DAQ

EXAMINE EXAMINE

Event Builder Event Builder

Data Logger Data Logger

Disk

Hoist Hoist

CA Client CA Client

Control GUI Control GUI

Run Control Run Control

D Detector

Detector

FCC FCC

Ethernet

Ethernet

Controls/Readout Crates

Ethernet

1553 Bus

VME Bus

Linux PCs UNIX Server

EXAMINE

EXAMINE

UNIX Server

Collector / Router

Collector / Router

Data Logger

Data Logger

RIP RIP

Disk

Collector / Router

Collector / Router

Data Logger

Data Logger

Disk

Data Distributor

Data Distributor

RIP RIP

Data Merge

Data Merge

EPICS

EPICS

Detector DAQ

Detector DAQ

Control Room PCs

CA Client

CA Client

Control GUI

Control GUI

Examine

Examine

Examine GUI Examine GUI

New Secondary Data Flow