ARD/EED/EES

Theresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

TMS-ADMEM-021696-P22

ADMEM

Bypass Caps

Ground Points

22 of 246583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONS

APPROVED

DATE

DESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEC154

PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

0.1UF

C127

C148

C135

C150

C137

C152

C139

C236

C235 VCC GND C69PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C237

C156

C234

C117

C129

C68PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C71PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C102

C119

C89PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C101

C100

C116

C99PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C98PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C113

C112

C85PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C88PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C87PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C77PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C86PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C94PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C67PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C73PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C70PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C238

C144

C147

C157

C84PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C74PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C66PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C80PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C120

C114

C143

C142

C141

C130

C155

C140

C153

C138

C151

C136

C149

C124

C121

C128

C118

C115

C111

C110

C131

C109

C108

C107

C106

C146

C125

C105

C104

C122

C103

C132

C145

C158

C133

C96PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C83PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C75PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C92PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C90PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C91PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C82PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C76PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C93PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C72PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

KEMET T340B106K015AS

10UF

C37C59KEMET T340B106K015AS

C36KEMET T340B106K015AS

C35C56KEMET T340B106K015AS

C57KEMET T340B106K015AS

C34KEMET T340B106K015AS

C18KEMET T340B106K015AS

C23C58KEMET T340B106K015AS

C2KEMET T340B106K015AS

C6KEMET T340B106K015AS

C60KEMET T340B106K015AS

C22KEMET T340B106K015AS

C21KEMET T340B106K015AS

C39KEMET T340B106K015AS

C38C5KEMET T340B106K015AS

C4KEMET T340B106K015AS

C3KEMET T340B106K015AS

1COTTER PIN

TP76 a1COTTER PIN

TP124

TP77

TP80

TP51 aGND

TP73

TP78

TP75

TP74

TP72

TP33

TP7a1COTTER PIN

TP20

TP79

TP123

C165

C95PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C172

C161

C183

C162

C163

C164

C159

C166

C175

C167

C168

C169

C170

C171

C174

C173

C176

C177

C126

C65PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C64PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C62PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C63PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C78PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C61PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C79PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C97PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C81PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C184

C123

C178

C179

C180

C181

C160

C182

C185

C196

C199

C232

C233

C10.1UF

C90.1UF

C100.1UF

C11C197

C12C130.1UF

C19PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C25C15PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C7PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C16C186

C47C14PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C24PAN ECU-V1H104KBW DIG PCC104B

C20VCC

C187

C188

C189

C190

C198

C195

C191

C192

C193

C194

VxVwVyVzAGND

AGND

C200

C204

C210

C214

C231

C225

C223

C219

C218

C201

C205

C211

C215

C222

C224

C230

C209

C213

C228

C226

C220

C216

C206

C202

C207

C203

C212

C229

C227

C221

C217

C208

PAN ECS-H1CC106R DIG PCT3106

C5110UF

C5210UF

C5010UF

C5310UF

C4910UF

C5410UF

C4810UF

C55-15 ANALOG

+15 ANALOG

-5 ANALOG

+5 ANALOGE:\JOBS_ADMEM\Analog_Admem\Analog_Admem\vbdc\admem_pre_prod.sbk(21;24) Mon Jul 20 14:38:44 1998