Number ν_μ - > ν_e Events

Numberνμ->νeEvents-

Water Cherenkov Detector

0.77 MW JHF

0.77 MW JHF

Liquid Argon Detector 4 MW JHF 2x10^{- 4}eV^2

1x10^{- 4}eV^2

2x10^{- 4}eV^2 1x10^{- 4}eV^2 5x10^{- 5}eV^2

δ = 0 δ = 0