TMS-TRAC-071197-P1

BRD/EED/EES

Theresa M. Shaw CDF UPGRADE

ELECTRONICS

Fermi National Accelerator Lab

TRACER

P1/P0/P2

VMEbus Connectors

1 of 176583174658REVSNDWG NO321ABDCA74BDCREVISIONS

APPROVED

DATE

DESCRIPTION REV SCALE

FSMC NO

DWG NO

SHEETD

SIZEGND

UVCC GND VCC 10AF2C250.1UF

1N5908

D8C2633UF

D1270R15X32DIN

HARTING-male

P2A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1d32d31d30d29d28d27d26d25d24d23d22d21d20d19d18d17d16d15d14d13d12d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2d1z32z31z30z29z28z27z26z25z24z23z22z21z20z19z18z17z16z15z14z13z12z11z10z9z8z7z6z5z4z3z2z15X32DIN

P1HARTING-male

A32A31A30A29A28A27A26A25A24A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1C32C31C30C29C28C27C26C25C24C23C22C21C20C19C18C17C16C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1B32B31B30B29B28B27B26B25B24B23B22B21B20B19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1d32d31d30d29d28d27d26d25d24d23d22d21d20d19d18d17d16d15d14d13d12d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2d1z32z31z30z29z28z27z26z25z24z23z22z21z20z19z18z17z16z15z14z13z12z11z10z9z8z7z6z5z4z3z2z15X19HM

AMP 352009-1 PLUS SHIELDS .

P0E19E18E17E16E15E14E13E12E11E10E9E8E7E6E5E4E3E2E1d1d2d3d4d5d6d7d8d9d10d11d12d13d14d15d16d17d18d19B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19VCCGNDGNDUVPC

10AF1C170.1UF

D7C1833UF VPC tran_port_d(0) tran_port_d(2) tran_port_d(4) tran_port_d(6) tran_port_d(8) tran_port_d(10) tran_port_d(12) tran_port_d(14) tran_port_d(1) tran_port_d(3) tran_port_d(5) tran_port_d(7) tran_port_d(9) tran_port_d(11) tran_port_d(13) tran_port_d(15) tran_port_a(0) tran_port_a(1) tran_port_a(2) tran_port_a(3) tran_port_rd tran_port_wr

1MR2R771MGND

1X2D_STRIP

1X1D_STRIP

TBUS1

TBUS2

TBUS4

TBUS3

TBUS_OC1

TBUS_OC2

VME_D9

VME_D10

VME_D11

VME_D12

VME_D13

VME_D14

VME_D15

VME_A20

VME_A19

VME_A18

VME_A17

VME_A16

VME_A15

VME_A14

VME_A13

VME_A12

VME_A11

VME_A10

VME_A9

VME_A8

VME_IRQ6

VME_IRQ5

VME_IRQ4

VME_IRQ3

VME_IRQ2

VME_IRQ1

VME_BR0

VME_BR1

VME_BR2

VME_BR3

VME_BBSY

VME_BCLR

VME_ACFAIL

VME_AM0

VME_AM1

VME_AM2

VME_AM3

VME_SERCLK

VME_SERDAT

VME_IRQ7

VME_D8

VME_WRITE

VME_SYSCLK

VME_D0

VME_AM4

VME_IACK

VME_AS

VME_DTACK

VME_DS0

VME_DS1

VME_A1

VME_A2

VME_A3

VME_A4

VME_A5

VME_A6

VME_A7

VME_D7

VME_D6

VME_D5

VME_D4

VME_D3

VME_D2

VME_D1

UV12N

UVCCstdby

UV12P

VME_SYSFAIL

VME_BERR

VME_SYSRESET

VME_LWORD

VME_AM5

VME_A23

VME_A22

VME_A21

VME_A24

VME_A25

VME_A26

VME_A27

VME_A28

VME_A29

VME_A30

VME_A31

VME_D16

VME_D17

VME_D18

VME_D19

VME_D20

VME_D21

VME_D22

VME_D23

VME_D24

VME_D25

VME_D26

VME_D27

VME_D28

VME_D29

VME_D30

VME_D31

CDF_CLK

CDF_BC

CDF_B0

CDF_L1A

CDF_L1R

CDF_L2B0

CDF_L2B1

CDF_HALT

CDF_RECOVER

CDF_ABORT

CDF_CALIB0

CDF_CALIB1

CDF_CALIB2

CDF_ERROR

CDF_L2A

CDF_L2DB0

CDF_L2DB1

CDF_RSVD0

CDF_RSVD1

VME_BG0

VME_BG1

VME_BG2

VME_BG3

I_GAP

I_GA0

I_GA1

I_GA2

I_GA3

I_GA4 UVw CDF_GLIVE

RSVD_L1W0

RSVD_L1W1

CDF_STOP

CDF_TEST

CDF_RUN

CDF_RL0

CDF_RL1

CDF_RL2

CDF_CALIB3

CDF_CALIB4

CDF_CALIB5

CDF_CALIB6

CDF_CALEN

CDF_L2A_EN

CDF_EVID0

CDF_EVID1

CDF_EVID2

CDF_EVID3

AREF_WX

AREF_YZ UV3 VME_MPR

VME_MCLK

VME_MSD

VME_MMD

VME_MCTL

VME_RTRY1*

VME_SBB

VME_SBA

UVPC

U+V1

U+V2

U-V1

U-V2

VME_LI/I

VME_LI/0

RET_WX UVx UVy RET_YZ UVz VME_RESERVED

CDF_TDC_CAL0

CDF_TDC_CAL1

CDF_TDC_CAL2

CDF_TDC_CALIB

CDF_TDC_DONE

CDF-A29

CDF-A25

CDF-A22

CDF-A19

CDF-A17

CDF-A11

CDF-A8

CDF-A5

CDF-A1

CDF-A2

CDF-A3

CDF-A4

CDF-C7

CDF-C8

CDF-C9

CDF-C10

CDF-C11

CDF-C26

CDF_L2R

VME_IACKIN

VME_IACKOUT

E:\JOBS_TRACER\TRACER_PROD_V2\vbdc\tracer.sbk(0;46) Fri May 29 13:54:34 1998