(small) web track results — Oslo College

Summary Statistics Run Number hio3 Run Description content-link runs Number of Topics 50 Total number of documents over all topics Retrieved: 50000 Relevant: 2279 Rel-ret: 1394

Recall Level Precision Averages Recall Precision 0.00 0.3479 0.10 0.2331 0.20 0.1721 0.30 0.1473 0.40 0.1045 0.50 0.0772 0.60 0.0516 0.70 0.0397 0.80 0.0244 0.90 0.0033 1.00 0.0027 Average precision over all relevant docs non-interpolated 0.0945

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.1760 At 10 docs 0.1680 At 15 docs 0.1560 At 20 docs 0.1580 At 30 docs 0.1433 At 100 docs 0.0884 At 200 docs 0.0706 At 500 docs 0.0426 At 1000 docs 0.0279 R-Precision (precision after R docs retrieved (where R is the number of relevant documents)) Exact 0.1262

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Recall 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Precision

Recall-Precision Curve

400 410 420 430 440 450

Topic

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Difference

Difference from Median in Average Precision per Topic