ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:196879 Event: 5042981 # of Events:85277 Time: Fri Apr 22 10:58:34 2005 Ref.Run:196352

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 535128

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

5000

Entries 535128 Mean -1.314 RMS 3.843

CHA: Corr. Time /ndf= 13 (<26) 2χ GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 537444 Mean 56.44 RMS 3.844

CHA: Hit Width

/ndf= 4.2 (<26) 2χ GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 631318

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5

Events

0

Entries 758938 Mean -1.182 RMS 3.011

PHA: Corr. Time /ndf= 42 (>30) 2χ BAD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

1 10 210 310 410 510

Entries 768713 Mean 58.39 RMS 4.288

PHA: Hit Width

/ndf= 6.5 (<30) 2χ GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 169486

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Entries 169486 Mean -1.41 RMS 4.117

WHA: Corr. Time /ndf= 5.9 (<18) 2χ GOOD

Width [ns]

0 20 40 60

Events

10 210 310 410

Entries 176492 Mean 55.86 RMS 4.815

WHA: Hit Width /ndf= 21 (>19) 2χ BAD