Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0 10 20 30 40 50 60 70 vs Evt.in Spill for 0-15 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus0SpillEvtData}_{Entries 1751}

Mean 184.1 RMS 106.6

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0 10 20 30 40 50 60 70 vs Evt.in Spill for 15-30 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus1SpillEvtData}_{Entries 2093}

Mean 181.5 RMS 103

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

20 40 60 80 100 120 140 160 180 vs Evt.in Spill for 30-60 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus2SpillEvtData}_{Entries 6629}

Mean 180.5 RMS 105.2

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0

50

100

150

200

250 vs Evt.in Spill for 60-90 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus3SpillEvtData}_{Entries 6306}

Mean 179.3 RMS 105.6

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0

50 100 150

200

250 300 vs Evt.in Spill for 90-120 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus4SpillEvtData}_{Entries 4278}

Mean 179.6 RMS 105.6

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0 50 100 150 200 250 300 vs Evt.in Spill for 120-150 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus5SpillEvtData}_{Entries 3161}

Mean 183.6 RMS 105.5

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0 50 100 150 200 250 300 vs Evt.in Spill for 150-180 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus6SpillEvtData}_{Entries 2513}

Mean 183.8 RMS 106.9

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0 50 100 150 200 250 300 350 vs Evt.in Spill for 180-210 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus7SpillEvtData}_{Entries 1934}

Mean 183 RMS 104.8

MB100 Number of

Spill Evt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

+π N

0

50

100

150

200

250 vs Evt.in Spill for 210-240 mrad +π MB100 Number of ^{hPiPlus8SpillEvtData}_{Entries 1147}

Mean 181.2 RMS 104.7

MB100 Number of