datset Cross-talk scan - ASSY 1 masked with Bad pixel map, Default cuts - ASSY. Module "512151"

Column

Row

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Cross-talk (per cent) - not-masked pixels

Constant 1056 Mean 0.6563 Sigma 0.08245

Cross-talk (per cent)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Cross-talk (per cent) - not-masked pixels histo

Constant 1.103e+010 Mean -19.83 Sigma 3.191

Cross-talk (per cent)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Cross-talk (per cent) - masked pixels histo