-123˚ -122˚ -121˚

37.5˚

38˚

38.5˚

39˚

20

20

20

20

20

20

40

40

40

60

60

80

-- Earthquake Planning Scenario -- 0.3 s Pseudo-Acceleration Spectra (%g) for CGV_GVS+GVN Scenario

Scenario Date: Thu Mar 6, 2003 04:00:00 AM PST M 6.5 N38.26 W122.15 Depth: 0.0km

PLANNING SCENARIO ONLY -- PROCESSED: Wed Mar 12, 2003 08:34:32 AM PST NOTE: These are automated maps based on instrumental response spectra, and may not be appropriate for comparison with design spectral values.

0 10 20 30 km