allAxEff Entries 34

0 1 2 3 4 5 6 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

all axial layers efficiency in phi

allStEff Entries 34

0 1 2 3 4 5 6 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

all stereo layers efficiency in phi

allEffo Entries 34

0 1 2 3 4 5 6 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

all layers efficiency in phi

allEff Entries 986

0 1 2 3 4 5 6 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 allEff

all layers efficiency in phi ( 2 misses allowed )