datset FDAC tuning verification - FLEX 1 masked with Bad pixel map, Default cuts - FLEX. Module "512739"

Column

Row

0 50 100 150 200 250 300 Average ToT - not-masked pixels

Constant 4.437e+004 Mean 31.02 Sigma 1.262

Average ToT

0 50 100 150 200 250 300 0 5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Average ToT - not-masked pixels histo

Constant 913 Mean 31.01 Sigma 1.189

Average ToT

0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Average ToT - masked pixels histo