ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:206431 Event: 108060 # of Events:1448 Time: Wed Nov 2 12:28:16 2005 Ref.Run:205314

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 8367

CHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Entries 8367 Mean 1.271 RMS 3.993

CHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310

Entries 8367 Mean 56.22 RMS 4.032

CHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 10411

PHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-5 0 5 10

Events

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Entries 12365 Mean 1.391 RMS 3.098

PHA: Corr. Time Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10

210

310

Entries 12365 Mean 58.11 RMS 4.339

PHA: Hit Width Check Ok

GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 2700

WHA: Eff. Eff. Check Ok

GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Entries 2700 Mean 1.326 RMS 4.214

WHA: Corr. Time

Check Ok

GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1

10

210

Entries 2700 Mean 55.18 RMS 4.695

WHA: Hit Width Check Ok

GOOD