Enterprise Track results, document search task — CSIRO ICT Centre

CSIROdsQonly Run Type automatic Fields Used query Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved 2667 Relevant (highly likely to be a key page) 2866 Rel-ret 680 Average Precision 0.1800 Binary Preference (bpref) 0.2091 R-Precision 0.2421 Success at 1 document 0.6905 Success at 5 documents 0.9524 Success at 10 documents 0.9524

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.8352 0.10 0.5490 0.20 0.3866 0.30 0.2899 0.40 0.1477 0.50 0.0733 0.60 0.0552 0.70 0.0179 0.80 0.0145 0.90 0.0114 1.00 0.0058

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5333 At 10 docs 0.4262 At 15 docs 0.3683 At 20 docs 0.3464 At 30 docs 0.3119 At 100 docs 0.1619 At 200 docs 0.0810 At 500 docs 0.0324 At 1000 docs 0.0162

CSIROdsQnarr Run Type automatic Fields Used query, narrative Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved 2266 Relevant (highly likely to be a key page) 2866 Rel-ret 443 Average Precision 0.1148 Binary Preference (bpref) 0.1691 R-Precision 0.1731 Success at 1 document 0.5952 Success at 5 documents 0.8571 Success at 10 documents 0.9524

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.7581 0.10 0.4315 0.20 0.2409 0.30 0.1526 0.40 0.0553 0.50 0.0208 0.60 0.0111 0.70 0.0000 0.80 0.0000 0.90 0.0000 1.00 0.0000

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4571 At 10 docs 0.3810 At 15 docs 0.2984 At 20 docs 0.2714 At 30 docs 0.2317 At 100 docs 0.1055 At 200 docs 0.0527 At 500 docs 0.0211 At 1000 docs 0.0105

Enterprise Track results, document search task — CSIRO ICT Centre

CSIROdsQfb Run Type feedback Fields Used query, pages Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved 2608 Relevant (highly likely to be a key page) 2866 Rel-ret 679 Average Precision 0.1774 Binary Preference (bpref) 0.2065 R-Precision 0.2363 Success at 1 document 0.6667 Success at 5 documents 0.9286 Success at 10 documents 0.9286

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.8230 0.10 0.5346 0.20 0.3935 0.30 0.2770 0.40 0.1545 0.50 0.0702 0.60 0.0514 0.70 0.0286 0.80 0.0192 0.90 0.0131 1.00 0.0074

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.5238 At 10 docs 0.4238 At 15 docs 0.3889 At 20 docs 0.3595 At 30 docs 0.3262 At 100 docs 0.1617 At 200 docs 0.0808 At 500 docs 0.0323 At 1000 docs 0.0162

CSIROdsQsimp Run Type feedback Fields Used query, pages Number of Topics 42 Total number of documents over all topics Retrieved 2608 Relevant (highly likely to be a key page) 2866 Rel-ret 679 Average Precision 0.1660 Binary Preference (bpref) 0.1979 R-Precision 0.2351 Success at 1 document 0.5714 Success at 5 documents 0.9286 Success at 10 documents 0.9524

Recall Level Averages Recall Precision 0.00 0.7684 0.10 0.4851 0.20 0.3575 0.30 0.2601 0.40 0.1486 0.50 0.0769 0.60 0.0583 0.70 0.0259 0.80 0.0176 0.90 0.0120 1.00 0.0067

Document Level Averages Precision At 5 docs 0.4714 At 10 docs 0.4167 At 15 docs 0.3667 At 20 docs 0.3345 At 30 docs 0.3190 At 100 docs 0.1617 At 200 docs 0.0808 At 500 docs 0.0323 At 1000 docs 0.0162