ISSUED

CHECKED

DRAWN

APPROVALS

DATE

CONTRACT NO.

SCALE

FSCM NO.

DWG. NO.

SHEET

SIZE

REV12345678765431ABCDCBAPPROVED

DESCRIPTION

REVREVISIONS

SH.REVDC130.1UF

C120.1uF

GNDAGND

P1 A1-5,B1,C1-5

P1 A24,B24,C24

P1 A17,B17,C17

P1 A15,B15,C15

P1 A16,B16,C16

AGND

P1 A22,B22,C22

P1 A19,B19,C19

P1 B20-21,B25,B32 GND GNDGND

Q387654321IRF7416

J46SDG

Q287654321IRF7416

J47SDG

Q187654321IRF7416

J48SDGQ587654321IRF7413

DGS

Q487654321IRF7413

0.5A

R451.500

F10.5A

F20.5A

F30.5A

F50.5A

F4V15P

V15N

V15NFE

V15PFE

FEGND

P1 A20-21,A25-32

P1 C20-21,C25-32

MAX8216CSP

U367DIN4

V-5

6

V-15

82GND

1VREF

9DOUT

10OUT4

11OUT3

12OUT2

13OUT1

14VDD

3V+55V+15

PGND

ICM7555CBA

U371GND

8VDD

2TRIGGER

4RESET

6THRESHOLD

7DISCHARGE

5CONT-VOLTAGE

3OUT

74HC174M

U3816VCC3D14D26D311D413D514D61CLEAR

9CLOCK

8GND

15Q612Q510Q47Q35Q22Q174HC02M

U3914VCC7GND74HC02M

U39111213JMP4JMP3JMP2JMP174HC02M

U398910C2360.1UF

C2330.1UF

C2340.1UF

C235

0.1UF VCC GND74HC02M

U3965474HC02M

U39321GND.22uFC237R1510KR1710KR343.01K

R1810KR1910KR351.82K

6.81K

R290

R291

R292

R293

100K

R294

ROHM MCR18F1003

2.2MEG

R295U40PS2703-2

87654321E2C2ECAKA2K2GND

316K

ROHM MCR18F3163

R296

158K

ROHM MCR18F1583

R297

4.7uF

PAN ECS-T1DX475R

C238

909K

ROHM MCR18F9093

R298

93.1K

ROHM MCR18F9312

R299

768ROHM MCR18F7680

R300

R301

SMBJ15A smbj

D1smbj

D2smbj

D3smbj

D4SMBJ5.0A D5

D8HP HLMP-1719

D9HP HLMP-1719

D6HP HLMP-1719

D7HP HLMP-1719

D10HP HLMP-1719

1 OF 10POWER ON SEQUENCER

PPD / EET / ES (STANFORD 3U)

GENERAL PURPOSE

-15+15AIN

+15+15FEIN

FE-15

FE+15

+5D-15AIN

-15FEIN

+5DIN

+15FEIN

-15AIN

+15AINC:\jobs\FLIP\vbdc\SCHEMATIC.sbk(01;55) Thu Apr 02 11:35:57 1998