D0 End View      20-OCT-1999 11:04 Run   83320 Event     528     30-AUG-1994 18:25

                                    ...

                                      ...

MUON ELEC TAUS VEES OTHER

                OOO

      OOO

                 OOOO

            OO OOOO

OOO

EM ICD+MG

HAD

MISS ET

 Max ET =    5.4 GeV
 MISS ET(2)=    5.2 GeV
 ETA(MIN:-13-MAX: 13)