D0 Side View     20-OCT-1999 11:04 Run   83320 Event     528     30-AUG-1994 18:25

0.1 <E< 1.1 1.1 <E< 2.1 2.1 <E< 3.1 3.1 <E< 4.1 4.1 <E

 Max ET=    3.9 GeV
 CAEH ET SUM=  42.0 GeV
 VTX in Z=  26.9 (cm)