-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 r, east plug, octant 0 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 0}_{Entries 541}

Mean 0.07205 RMS 0.302 Underflow 25 Overflow 17

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 1 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 1}_{Entries 610}

Mean -0.008469 RMS 0.2597 Underflow 16 Overflow 30

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 2 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 2}_{Entries 546}

Mean -0.003176 RMS 0.2998 Underflow 25 Overflow 29

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 3 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 3}_{Entries 597}

Mean 0.01694 RMS 0.2443 Underflow 21 Overflow 24

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 r, east plug, octant 4 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 4}_{Entries 514}

Mean -0.006922 RMS 0.2663 Underflow 17 Overflow 16

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 5 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 5}_{Entries 654}

Mean -0.02101 RMS 0.2674 Underflow 27 Overflow 24

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 6 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 6}_{Entries 612}

Mean -0.04194 RMS 0.2679 Underflow 19 Overflow 15

Δ Residuals in

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

5

10

15

20

25 r, east plug, octant 7 Δ Residuals in ^{Residuals east Dr octant 7}_{Entries 604}

Mean -0.005849 RMS 0.2809 Underflow 22 Overflow 24

Δ Residuals in