Anode-Anode (Pol.Hi.Tech.) 0

100

200

300

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1100 428 63.62 0.7308 1.000 0. 427.0

97/10/20 02.06

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (Pol.Hi.Tech.) 0 10 20 30 40

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1110 428 13.23 6.947 0. 0. 428.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (BNL) 0

50

100

150

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1120 428 63.00 2.465 0. 2.000 426.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (BNL) 0

20

40

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1130 428 12.33 5.579 0. 2.000 426.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (diff.) 0 50 100 150 200

0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1140 428 -0.3615 2.356 0. 2.000 426.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (diff.) 0 25 50 75 100

-20 -10 0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1150 428 -0.5307 3.951 0. 4.000 424.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (Pol.Hi.Tech.) 5200 0

50

100

150

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1200 272 63.84 0.8451 1.000 0. 271.0

97/10/20 02.06

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (Pol.Hi.Tech.) 5200 0 10 20 30 40

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1210 272 10.29 5.394 0. 0. 272.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (BNL) 5200 0

50

100

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1220 272 63.61 2.912 0. 1.000 271.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (BNL) 5200 0

20

40

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1230 272 9.887 4.578 0. 1.000 271.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (diff.) 5200 0

50

100

150

0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1240 272 0.4520E-01 2.869 0. 1.000 271.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (diff.) 5200 0 20 40 60 80

-20 -10 0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1250 272 -0.1059 3.564 0. 3.000 269.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (Pol.Hi.Tech.) 5010 0

50

100

150

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1300 156 63.25 0. 0. 0. 156.0

97/10/20 02.06

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (Pol.Hi.Tech.) 5010 0

5

10

15

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1310 156 18.35 6.359 0. 0. 156.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (BNL) 5010 0 25 50 75 100

60 65 70 75 80 85

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1320 156 61.93 0.2709 0. 1.000 155.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (BNL) 5010 0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1330 156 16.59 4.506 0. 1.000 155.0

kΩ

Number of Tube

Anode-Anode (diff.) 5010 0 25 50 75 100

0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1340 156 -1.073 0.2709 0. 1.000 155.0

Ω

Number of Tube

Cathode-Cathode (diff.) 5010 0 5 10 15 20

-20 -10 0 10 20

ID Entries Mean RMS UDFLW OVFLW ALLCHAN

1350 156 -1.268 4.450 0. 1.000 155.0

kΩ

Number of Tube