0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 2 4 6 8 10 12 14 Pizero Nent = 51 Mean = 0.131435 RMS = 0.00860694

Pizero invmass Pizero

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 2 4 6 8 10 12 14 Pi1 Nent = 1149 Mean = 0.342113 RMS = 0.144959

Pi zero 0.7 asymm. cut Pi1

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pi2 Nent = 398 Mean = 0.300678 RMS = 0.146896

Pi zero 0.5 asymm. cut Pi2

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pi3 Nent = 176 Mean = 0.285215 RMS = 0.148266

Pi zero 0.3 asymm. cut Pi3