0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Pizero Nent = 68 Mean = 0.134373 RMS = 0.0231483

Pizero invmass Pizero

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pi1 Nent = 1370 Mean = 0.339043 RMS = 0.129497

Pi zero 0.7 asymm. cut Pi1

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0

2

4

6

8

10

12 Pi2 Nent = 707 Mean = 0.337267 RMS = 0.131545

Pi zero 0.5 asymm. cut Pi2

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Pi3 Nent = 346 Mean = 0.340561 RMS = 0.132665

Pi zero 0.3 asymm. cut Pi3