ObjectMon #2 TimeMonitor HADTDC Timing

Run:203456 Event: 1359751 # of Events:13893 Time: Tue Aug 30 02:58:48 2005 Ref.Run:203139

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 72509

CHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

500 1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Entries 72509 Mean -0.9015 RMS 3.98

CHA: Corr. Time Check Failed [2] BAD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 72509 Mean 56.18 RMS 3.992

CHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [Gev]

0 2 4 6 8 10

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 86248

PHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

Entries 101742 Mean 0.06258 RMS 3.313

PHA: Corr. Time Check Failed [2] BAD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

1 10 210 310 410

Entries 101742 Mean 58.27 RMS 4.342

PHA: Hit Width Check Ok GOOD

had. cell energy [GeV]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Entries 23832

WHA: Eff. Eff. Check Ok GOOD

corrected time [ns]

-10 -5 0 5 10

Events

0 200 400 600 800 1000

1200

Entries 23832 Mean 0.07496 RMS 4.275

WHA: Corr. Time

Check Ok GOOD

Width [ns]

0 20 40 60 80

Events

10

210

310

Entries 23832 Mean 55.7 RMS 4.913

WHA: Hit Width Check Ok GOOD