Longitude (degrees)

Latitude (degrees)

(a) Altimeter ssh (cm)

325 330 335 28 30 32 34 36 38

-20 -10 0 10 20

(b) Modelψ, angle 2.71 degrees

-400

-200 0 200 400 (c) Modelψ, angle 94.72 degrees

-15 -10 -5 0 5 10