6/12/2008 13:56 Page 1 NODE=M179

D^∗_0(2400)^{± I (JP ) = 1}2^{(0+)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE J, P need confirmation. NODE=M179 D^∗_0(2400)^± MASS

D^∗_0(2400)^± MASS_{NODE=M179205}

NODE=M179M

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2403±14±35

2403±14±35 18.8k LINK 04A FOCS γ A

D^∗_0(2400)^± WIDTH

D^∗_0(2400)^± WIDTH_{NODE=M179210}

NODE=M179W

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

283±24±34

283±24±34 18.8k LINK 04A FOCS γ A

D^∗_0(2400)^± DECAY MODES

D^∗_0(2400)^± DECAY MODES_{NODE=M179215;NODE=M179}

Mode Fraction (Γi /Γ) DESIG=1;OUR EVAL;→ NOT CHECKED ←

Γ_1 D^0 π^+ seen D^∗_0(2400)^± REFERENCES

D^∗_0(2400)^± REFERENCES_{NODE=M179}

REFID=49775

LINK 04A PL B586 11 J.M. Link et al. (FOCUS Collab.)

OTHER RELATED PAPERS

REFID=50784

BRACCO 05 PL B624 217 M.E. Bracco, A. Lozea, R.D. Matheus

REFID=50539

ANDERSON 99 CLEO CONF99-6 S. Anderson et al. (CLEO Collab.)

Conference Report

REFID=50542

EICHTEN 93 PRL 71 4116 E.J. Eichten, C.T. Hill, C. Quigg

REFID=50541

GODFREY 85 PR D32 189 S. Godfrey, N. Isgur

REFID=50540

SHURYAK 82 NP B198 83 E.V. Shuryak