0

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

24000

28000

100 A=265

NDS 59, 626(1990) Evaluator: M.R. Schmorak

265 105Ha

Q_α(8490)

(2900) Sp

(7000) Sn

265 106Sg

Q_{EC}(2200)

~10 s

Q_α(9050)

α >50% SF <50%

(3900) Sp

(6100) Sn

269 108Hs

Q_α(9700)

~10 s

α

265 107Ns

Q_{EC}(3800) Q_α(9800)

(1400) Sp

(7600) Sn

265 108Hs

0+x 0.9 ms α Q_{EC}(4500)

0+y ~1.6 ms

Q_α(10430)

α ~100% SF <9%

(2400) Sp

(6600) Sn

269 110110

Q_α(11680)

0.17 ms

α

265 109Mt

Q_{EC}(6100) Q_p(300) Q_α(11300)