243˚ 244˚

37˚

0 50 km

1PDI

67TJ

BARE BL91

BRIC

CAN5

CLAI

MILE

MN71

P16X

PASS

RK59 ROSS

SHOS

SPEC

SPRI

T15S

TIMB

WELL

WHME

YUCC

Kodiak_Eq_20010110

M6.7

Kodiak_Eq_19991206

M7.0

Hector_Mine_Eq M7.1

Landers_Eq M7.3

20 mm/yr