SDD

240

240

FEE

FEE

Interface

PTBAMB AMB FOB ROSIE

CVME964 VME TCD MVME167

SCSI

Twisted Pair

Fiber

CORBO

Trigger

Trigger TDC

StopStart

Event Counter

SCRAM net to DAQ 1

Scalers,BitRegisters

TDCs & ADCs