AWI 217-1 ULS Processed Data

Water Draft Mean

0 m

6 m

Ice Draft Mean

Ice Draft Mode

0 m

6 m

Ice Coverage

0 %

100 %

01 Nov 1990

24 Jan 1991

18 Apr 11 Jul 03 Oct 26 Dec 19 Mar 1992

11 Jun 03 Sep 26 Nov

Ticks are 1 week apart